pop pop pop 4500 5000 5500 0 10 20 30 40

6000 6500 7000 0 10 20 30 40

7500 8000 8500 9000 0 10 20 30 40

Wavelength (Angstroms) nspec_0269 _ 501 with z = 2.495

pop pop pop 6500 7000 0

pop pop pop 8000 8500 9000 0

0

0